%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Siebicke_etal2011} Siebicke, L., Steinfeld, G., \& Foken, T. (2011). CO2-gradient measurements using a parallel multi-analyzer setup. \textit{Atmos. Meas. Tech.}, \textit{4}(3), 409--423.

\end{thebibliography}

\end{document}

